TUE

WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU 2 AUGUST 2005

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Deterministic Forecasts and EPS Distribution 2 August 2005 00 UTC

London 51.6� N 0.0� E 14M

EPS Meteogram

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

2m Temperature Reduced to Station Height (deg C)

68M (T511) 58M (T255)

0

2 4 6 8 10 12 14 16

10m Wind Speed (m/s) 0

2 4 6 8 10 12 14 16

Total Precipitation (mm/6hr) 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Total Cloud Cover (okta)

max

min 25% 75% median

TL255 CTRL TL511 OPS